 -2.280060197E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.864343E+01  dx in pixels
 -1.624812E+01  dy in pixels
      1.017982  scalx
      1.026202  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
