 -1.783292897E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.243200E+00  dx in pixels
 -1.745670E+01  dy in pixels
      1.005375  scalx
      1.011493  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
