 -1.708559228E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.472800E+00  dx in pixels
 -1.634590E+01  dy in pixels
      1.003966  scalx
      1.012706  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
