 -2.328643022E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.776141E+01  dx in pixels
 -1.447825E+01  dy in pixels
      1.018350  scalx
      1.025234  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
