 -1.817246822E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.997600E+00  dx in pixels
 -1.599820E+01  dy in pixels
      1.006104  scalx
      1.010326  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
