 -2.226068710E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.922024E+01  dx in pixels
 -1.517668E+01  dy in pixels
      1.016126  scalx
      1.026681  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
