 -1.617448959E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.314930E+01  dx in pixels
 -1.095860E+01  dy in pixels
      1.007472  scalx
      1.008514  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
