 -1.605567086E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.222540E+01  dx in pixels
 -1.233680E+01  dy in pixels
      1.004677  scalx
      1.011168  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
