 -1.687459285E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.803800E+00  dx in pixels
 -1.512650E+01  dy in pixels
      1.006026  scalx
      1.011058  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
