 -2.207697630E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.792865E+01  dx in pixels
 -1.267853E+01  dy in pixels
      1.015469  scalx
      1.028825  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
