 -1.649330030E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.138280E+01  dx in pixels
 -1.325750E+01  dy in pixels
      1.004389  scalx
      1.013349  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
