 -2.160875595E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.750629E+01  dx in pixels
 -1.326886E+01  dy in pixels
      1.018132  scalx
      1.025212  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
