 -1.680245095E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.583100E+00  dx in pixels
 -1.463440E+01  dy in pixels
      1.005321  scalx
      1.010522  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
