 -1.633890133E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.322860E+01  dx in pixels
 -1.091990E+01  dy in pixels
      1.007223  scalx
      1.008784  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
