 -9.192900800E-03 -1.445135214E-02 -8.015481976E-03 -1.182610683E-02  rotation in radian
  2.852979E+01  dx in pixels
 -1.941808E+01  dy in pixels
      1.017506  scalx
      1.027719  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
