 -4.125972800E-03 -1.445135214E-02 -8.015481976E-03 -1.182610683E-02  rotation in radian
  3.677200E+00  dx in pixels
 -9.818800E+00  dy in pixels
      1.004010  scalx
      1.011043  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
