  1.772966720E-02 -1.445135214E-02 -8.015481976E-03 -1.182610683E-02  rotation in radian
 -1.300409E-01  dx in pixels
 -9.611828E-02  dy in pixels
      0.995659  scale x
      0.996459  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
