 -2.093460860E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.473830E+01  dx in pixels
 -2.231405E+01  dy in pixels
      1.017542  scalx
      1.028398  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
