 -1.588185260E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.344100E+00  dx in pixels
 -7.870500E+00  dy in pixels
      1.004309  scalx
      1.012021  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
