 -1.586242294E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.358100E+00  dx in pixels
 -8.925000E+00  dy in pixels
      1.004810  scalx
      1.010435  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
