 -2.234097323E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.840574E+01  dx in pixels
 -1.845198E+01  dy in pixels
      1.018979  scalx
      1.026507  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
