 -1.719565823E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.801400E+00  dx in pixels
 -1.016640E+01  dy in pixels
      1.005341  scalx
      1.010126  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
