 -1.619276435E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.515000E+00  dx in pixels
  1.396700E+00  dy in pixels
      1.004669  scalx
      1.010849  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
