 -2.057562162E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.201367E+01  dx in pixels
 -1.860672E+01  dy in pixels
      1.018812  scalx
      1.027164  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
