 -1.547722162E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.761600E+00  dx in pixels
  3.306800E+00  dy in pixels
      1.005606  scalx
      1.010733  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
