 -2.151094668E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.486521E+01  dx in pixels
 -1.906075E+01  dy in pixels
      1.015568  scalx
      1.032581  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
