 -1.625878068E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.882000E+00  dx in pixels
 -3.046500E+00  dy in pixels
      1.002800  scalx
      1.015639  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
