 -2.192304133E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.128502E+01  dx in pixels
  5.375290E+01  dy in pixels
      1.031567  scalx
      1.027219  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
