 -1.670657633E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.103960E+01  dx in pixels
  6.755540E+01  dy in pixels
      1.019042  scalx
      1.008850  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
