 -1.523472220E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.173000E+00  dx in pixels
 -6.080200E+00  dy in pixels
      1.001291  scalx
      1.013466  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
