 -1.125454464E-02 -1.239866730E-02 -6.885856700E-03 -1.010596610E-02  rotation in radian
  3.002248E+01  dx in pixels
 -2.299282E+01  dy in pixels
      1.017728  scalx
      1.027280  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
