 -6.114573640E-03 -1.239866730E-02 -6.885856700E-03 -1.010596610E-02  rotation in radian
  5.339700E+00  dx in pixels
 -1.238130E+01  dy in pixels
      1.004410  scalx
      1.010860  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
