 -1.990939445E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.874758E+00  dx in pixels
 -3.604850E+01  dy in pixels
      1.017971  scalx
      1.022466  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
