 -1.554698745E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.992500E+00  dx in pixels
 -3.286800E+00  dy in pixels
      1.006222  scalx
      1.009512  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
