 -2.067940016E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.431604E+01  dx in pixels
 -2.163737E+01  dy in pixels
      1.018372  scalx
      1.027232  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
