 -1.581273316E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.967000E+00  dx in pixels
 -8.187900E+00  dy in pixels
      1.004472  scalx
      1.011381  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
