 -2.025375516E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.256071E+01  dx in pixels
 -2.153626E+01  dy in pixels
      1.019459  scalx
      1.025754  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
