 -2.094625963E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.543604E+01  dx in pixels
 -1.767219E+01  dy in pixels
      1.018754  scalx
      1.026181  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
