 -1.595654963E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.953900E+00  dx in pixels
 -8.160700E+00  dy in pixels
      1.004839  scalx
      1.010681  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
