 -2.237099504E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.801831E+01  dx in pixels
 -1.912502E+01  dy in pixels
      1.020041  scalx
      1.024807  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
