 -1.718409804E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.432200E+00  dx in pixels
 -1.036710E+01  dy in pixels
      1.006228  scalx
      1.008898  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
