 -2.132735300E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.417940E+01  dx in pixels
 -1.823025E+01  dy in pixels
      1.017845  scalx
      1.027497  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
