 -1.624330900E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.011800E+00  dx in pixels
 -8.794400E+00  dy in pixels
      1.005041  scalx
      1.010614  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
