 -2.164924162E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.309216E+01  dx in pixels
 -1.722314E+01  dy in pixels
      1.016304  scalx
      1.029663  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
