 -1.662689062E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.581600E+00  dx in pixels
 -7.265100E+00  dy in pixels
      1.003280  scalx
      1.012720  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
