 -2.133156057E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.433890E+01  dx in pixels
 -1.829138E+01  dy in pixels
      1.019522  scalx
      1.026714  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
