 -2.124631825E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.461608E+01  dx in pixels
 -2.423849E+01  dy in pixels
      1.024394  scalx
      1.012852  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
