 -1.647812825E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.392500E+00  dx in pixels
 -1.192860E+01  dy in pixels
      1.009523  scalx
      0.998207  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
