 -2.123422480E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.207652E+01  dx in pixels
 -1.881235E+01  dy in pixels
      1.019103  scalx
      1.027359  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
