 -1.648525380E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.168200E+00  dx in pixels
 -6.797100E+00  dy in pixels
      1.004589  scalx
      1.011630  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
